BI 90

BH 64

BN 41

photons L 66i fixed photons L 52a particles L 40i photons, particles L 15a

photons L 19i

GJ C5A GI IP GO

27

11 6 2

44 54

81 94 BPM 107

HERA e left top view

100 m

0.7 m

0

0