32.4 pb�1

23.7 pb�1

H1 performance in 1997

HERA delivered L H1 total L H1 physics L

Efficiency

operational overall

Mean Dead Time

all lumi runs physics runs

Number of H1 runs per fill

Average H1 Run Time

Lumi Run number

22-Feb 13-Oct

L [pb�^1]

t [min]