) [GeV] π ) - m(K sππ m(K 0.14 0.145 0.15 0.155 0.16 0.165

Combinations / MeV

0 200 400 600 800 1000 76 ± N(D*) = 1117

H1 1999-2000 (prel.) 2 < 0.01 GeV 2Q < 256 GeV pγ 171 < W