0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

0 50 100 150 200 250 300

W ΜGeVΝ σ_{γp 5 J/ψp} ΜnbΝ

H1: γp 5 J/ψp

Fit: (W/90 GeV)^δ δ = 0.70Α0.08

H1 96-97 J/ψ 5 e ^+e ^- (BR corr.)

H1 99-00 J/ψ 5 μ^+μ^- (prelim.)