Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 20.03. bis 24.03.2000 in Dresden

Präzisionsmessung des tief-inelastischen ep Wirkungsquerschnittes mit dem H1-Detektor bei HERA — •Doris Eckstein für die H1-Kollaboration — DESY-Zeuthen

Unter Verwendung der mit dem H1-Detektor in den Jahren 1996 und 1997 genommenen Daten wurde der Wirkungsquerschnitt der tiefinelastischen ep Wechselwirkung für Impulsüberträge 1.5 ≤ Q^2 ≤ 150 GeV^2 und für Bjorken-x Werte 2 · 10�^5 < x < 0.2 mit einer Genauigkeit von 2 − 3% gemessen. Die Messung wurde zu kleinen Inelastizitäten y ≃ 0.003 in die Region der Fest-Target Experimente ausgedehnt. Unter Benutzung der Spurinformation des Siliziumdetektors BST bei kleinen Q^2 ≈ 3GeV^2 und der Jetkammer CJC bei höheren Q^2 ≈ 20GeV^2 wurde der Querschnitt bei großen Werten der Inelastizität y ≤ 0.9 gemessen. Aus den Daten wurden die Strukturfunktionen F_2 und FL extrahiert.

Ort: Dresden Datum: 20.03.—24.03.2000 Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Strukturfunktionen Beitragsform: Vortrag Engl. Titel:

PACS-Nummer:

Anschrift: DESY-Zeuthen Platanenalle 6 15738 Zeuthen

Email: eckstein@ifh.de Mitgliedsstatus: Deutsche Physikalische Gesellschaft (Mitgliedsnummer: 960476)