Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 20.03. bis 24.03.1999 in Dresden

Test der Quantenchromodynamik in inklusiver ep-Streuung mit dem H1 Detektor — fflRainer Wallny — Physik-Institut der Universität Zürich

Die H1-Kollaboration am Elektron-Proton Speicherring HERA hat in den Jahren 1996 und 97 den inklusiven tief-inelastischen ep Streuquerschnitt mit 2-3% Genauigkeit vermessen. Die hohe Präzision der Messung erlaubt einen Test der Quantenchromodynamik (QCD) in einem großen kinematischen Bereich sowie eine genaue Bestimmung der Gluonendichte xg(x, Q^2) im Proton.

Ort: Dresden Datum: 20.03.—24.03.1999 Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Strukturfunktionen Beitragsform: Vortrag Engl. Titel:

PACS-Nummer:

Anschrift: Rainer Wallny c/o DESY Zeuthen Platanenallee 6 15738 Zeuthen

Email: wallny@mail.desy.de Mitgliedsstatus: Deutsche Physikalische Gesellschaft (Mitgliedsnummer: 950839)