Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 26.03. bis 29.03.2001 in Bonn

Messung der Protonstrukturfunktion F_2 bei kleinen Q^2 mit dem H1-Detektor — •Carlo Duprel — III. Physikalisches Institut der RWTH Aachen, H1 Kollaboration

Das Very-Low-Q^2-Spektrometer (VLQ) des H1-Detektors erlaubt die Untersuchung des Übergangs von nicht-perturbativer zu perturbativer QCD bei kleinen Q^2 im Prozeß ep → eX bei HERA. Das Spektrometer besteht aus zwei identischen Modulen mit jeweils einem Kalorimeter und einem Silizium-Spursystem, die sich in drei Meter Entfernung vom Wechselwirkungspunkt symmetrisch oberhalb bzw. unterhalb des Strahlrohrs befinden.

Im Jahr 1999 wurden Daten einer integrierten Luminosität von 4 pb^{−1} zur Bestimmung der Strukturfunktion F_2 aufgezeichnet. Vorläufige Ergebnisse zur Protonstrukturfunktion F_2(x, Q^2) im Bereich 0.1 < Q^2 < 0.4 GeV^2 und 10^{−6} ≤ x ≤ 3 · 10^{−5} werden vorgestellt und im Vergleich mit bisherigen HERA-Resultaten als auch mit F_2-Parametrisierungen diskutiert.

Ort: Bonn Datum: 26.03.—29.03.2001 Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Strukturfunktionen Beitragsform: Vortrag Email: duprel@mail.desy.de Mitgliedsstatus: Deutsche Physikalische Gesellschaft (Mitgliedsnummer: 000089)