Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 17.3. bis 21.3.1997 in München

Erweiterung des Vorwärtsprotonspektrometers bei H1 — fflHanna Mahlke-Krüger, H1–Kollaboration — Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Abt. F11/F22, Postfach, D-22603 Hamburg

Mit dem seit 1995 verwendeten Vorwärtsprotonspektrometer des H1- Detektors bei HERA können am Wechselwirkungspunkt unter sehr kleinen Winkeln jθj < 1 mrad gestreute positiv geladene Teilchen im Energiebereich von 550 bis 750GeV nachgewisen werden. Das Spektrometer besteht aus den Ablenkmagneten des HERA-Speicherrings sowie zwei Detektor-Stationen, die im Abstand von 80 und 90 m vom nominellen Wechselwirkungspunkt senkrecht zur Ringebene an den Protonstrahl herangefahren werden und mit Faserhodoskopen off-orbit-Protonen detektieren.

Mit der Erweiterung um zwei Stationen in der Ringebene soll der Nachweis von gestreuten Protonen bis zur Strahlenergie von 820 GeV gelingen. Im Vortrag werden die Ergebnisse von Monte-Carlo-Studien bezüglich der Akzeptanz in E, θ und kinematischer Variablen sowie des Ansprechverhaltens vorgestellt. Über erste Ergebnisse aus dem Betrieb der neuen Detektoren in der HERA-Maschinenebene wird berichtet.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 17.3. bis 21.3.1997 Ort: München Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Detektoren (allgemein) Engl. Titel: Upgrade of the Forward Proton Spectrometer at H1 PACS-Nummer: 29.30.Aj,29.40.Gx,29.40.Mc Beitragsform: Vortrag Anschrift: Prof. Dr. Wulfrin Bartel DESY Abt. F11/F22 Notkestraße 85 D-22603 Hamburg Email: bartel@mail.desy.de

Ich bin Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Mitgliedsnummer: 820567).