Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 23.3. bis 27.3.1998 in Freiburg

Messung von b–Quarks im H1 Detektor bei HERA über semi– myonische Zerfälle. — fflHelge Wollatz für die H1 – Kollaboration — Deutsches Elektronen–Synchrotron, DESY, Hamburg Schwere Quarks werden bei HERA dominant paarweise erzeugt. Es wird der semimyonische Zerfall beider Quarks gesucht. Hauptuntergrund sind fehlidentifizierte Hadronen. Die Messung des Wirkungsquerschnittes für die Erzeugung von b–Quarks wird diskutiert und mit theoretischen Rechnungen verglichen.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 23.3. bis 27.3.1998 Ort: Freiburg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: ’Heavy Flavor’ Physik (allgemein) Engl. Titel:

PACS-Nummer:

Beitragsform: Vortrag Anschrift: Helge Wollatz Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY Abt. F11/F22 Notkestr. 85 D–22603 Hamburg Email: wollatz@mail.desy.de