Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 23.3. bis 27.3.1998 in Freiburg

Messung der differentiellen 2+1-Jet-Rate und die Bestimmung

von ffs mit dem H1-Detektor — fflN. Tobien^1 und M. Weber^2 —

1DESY, Notkestraße 85, D-22607 Hamburg —^2Institut für Hochenergiephysik, Universität Heidelberg, Schröderstraße 90, D-69120 Heidelberg

Am Elektron-Proton-Speicherring HERA wurde die im Auflösungsparameter differentielle Rate von 2+1-Jet-Ereignissen in tiefunelastischer Streuung im Bereich hoher Impulsüberträge 200GeV^2 ¡ Q^2 ¡ 10000GeV^2 mit dem JADE-Jet-Algorithmus bestimmt. Die entfaltete differentielle Jet-Rate wurde in einem geeigneten Phasenraumbereich mit den Vorhersagen von ‘next-to-leading order’ QCD-Rechnungen verglichen und die starke Kopplungskonstante ff_s bestimmt. Die ausgeführten Studien zur Systematik der ff_s-Bestimmung umfassen experimentelle Unsicherheiten, Vergleiche der zur Datenkorrektur verwendeten QCD-Modelle sowie Skaleneffekte.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 23.3. bis 27.3.1998 Ort: Freiburg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Quantenchromodynamik (QCD) Engl. Titel: Measurement of the differential 2+1 jet rate and the determination of ff_s at the H1 detector PACS-Nummer:

Beitragsform: Vortrag Anschrift: Nicolai Tobien DESY Notkestraße 85 D-22607 Hamburg (040)8998-3681 Email: tobien@mail.desy.de