Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 23.3. bis 27.3.1998 in Freiburg

Kalibration eines Kalorimeters mit QED-Compton Ereignissen

— fflR. Stamen — Inst. f. Physik / Lehrstuhl Exp. Physik 5 / Univer-

sität Dortmund

Zur Messung inklusiver Wirkungsquerschnitte in der ep–Streuung bei HERA ist eine präzise Energie- und Winkelmessung des gestreuten Elektrons wichtig. Der H1–Detektor verfügt daher in Elektronstrahlrichtung über ein hochauflösendes Blei–Szintillationsfaser–Kalorimeter.

Bei QED-Compton Ereignissen (ep!eflp) werden das auslaufende Elektron und das auslaufende Photon gleichzeitig mit diesem Kalorimeter nachgewiesen. Die Kinematik dieser Ereignisse ist aufgrund der Energieund Impulserhaltung dreifach überbestimmt.

So ist es möglich systematische Effekte, die einen Einfluß auf die Messung von Q^2 haben, zu studieren. Es kann eine genaue Bestimmung der Position des Detektors gegenüber dem Strahl durchgeführt und eine Energiekalibration vorgenommen werden.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 23.3. bis 27.3.1998 Ort: Freiburg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Kalorimeter Engl. Titel: Calibration of a calorimeter with QED-Compton events PACS-Nummer:

Beitragsform: Vortrag Anschrift: Rainer Stamen Lehrstuhl Exp. Physik 5 Institut für Physik Universität Dortmund Otto-Hahn-Str. 4 44221 Dortmund Email: stamen@physik.uni.dortmund.de

Ich bin Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Mitgliedsnummer: 950579).