Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 15.03. bis 19.03.1999 in Heidelberg

Wirkungsquerschnitte des geladenen und neutralen Stroms bei hohen Q2 und hohen x bei HERA — fflBeate Heinemann für die H1 – Kollaboration — DESY

Die Messung der Wirkungsquerschnitte geladener und neutraler Ströme mit dem H1 Detektor bei hohen Impulsüberträgen Q2 wird vorgestellt. Für die Resultate wurde der gesamte e+p Datensatz verwendet und damit sowohl die statistische und systematische Präzision als auch der kinematische Bereich zu sehr hohen Q2 = 30000 GeV2 und großen x = 0.65 im ausgeweitet.

Es wird weiterhin eine QCD-Analyse der Daten gezeigt, durch die die Gültigkeit der DGLAP-Entwicklungsgleichungen über 4 Grös̈enordnungen in x und Q2 getestet wird. Die Gültigkeit des elektroschwachen Standardmodells wird durch die Bestimmung der W -Masse aus den Wirkungsquerschnitten geladenen Stromes quantifiziert.

Eine erste Messung der entsprechenden e�p-Wirkungsquerschnitte, die mit den Daten von 1998 vorgenommen wurde, wird vorgestellt und mit den e+p-Messungen verglichen.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 15.03. bis 19.03.1999 Ort: Heidelberg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Strukturfunktionen Engl. Titel: Charged and Neutral Current Cross Sections at high Q^2 and high x at HERA PACS-Nummer:

Beitragsform: Gruppenbericht Anschrift: DESY, Notkestr. 85, 22603 Hamburg Email: bheine@mail.desy.de

Ich bin Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

(Mitgliedsnummer: 932687).