Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 15.03. bis 19.03.1999 in Heidelberg

Vom Low-Noise-Upgade zum Digitalen Jettrigger: Entwicklung des Fluessig-Argon-Calorimeter-Trigger bei H1 — fflBurkard Reisert, Tancredi Carli, Jürgen Fent, Christian Kiesling, Richard Maracek und Thomas Schörner — Max-Planck- Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), Föhringer Ring 6, 80805 München

Im Flüssig-Argon-Kalorimeter des H1-Experiments am Elektron-Proton- Speicherring HERA des Deutschen Elektronen Synchrotron DESY wurde während des shutdowns 97/98 eine neue, rauscharme Vorverstärkerelektronik eingesetzt. Für das bisherige Triggerkonzept, das Bilden globaler Energiesummen, sind damit die technologischen Möglichkeiten ausgereitzt.

Eine weitere Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit im Trigger für niederenergetische Teilchen kann erreicht werden, indem selektiv über die Kalorimeterbereiche summiert wird, in denen Energie deponiert ist. Um die feine Granularität des Kalorimeters, ca. 650 Triggertürme, und toplogische Relationen der Energiedepositionen auszunutzen, wird das Kalorimeter in digitaler Elektronik in verkleinertem Maßstab nachgebaut.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 15.03. bis 19.03.1999 Ort: Heidelberg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Datennahme und Trigger Engl. Titel:

PACS-Nummer:

Beitragsform: Gruppenbericht Anschrift: B. Reisert, MPI, Föhringer Ring 6, 80805 München Tel. (089) 32 354 - 372 Email: reisert@mppmu.mpg.de