Anmeldung zur Frühjahrstagung der

Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 15.03. bis 19.03.1999 in Heidelberg

Bestimmung der Proton-Strukturfunktion FL mit dem H1-Detektor bei HERA — •Doris Eckstein für die H1 – Kollaboration — DESY-Zeuthen

Die mit dem H1-Detektor im Jahre 1997 genommenen Daten erlauben, den Wirkungsquerschnitt σ der tief-inelastischen Wechselwirkung für Impulsüberträge im Bereich 2 ≤ Q^2 ≤ 120 GeV^2 und für Bjorken-x im Bereich 3 · 10�^5 < x < 0.1 zu messen. Unter Benutzung der Spurinformation und von Kalorimetertriggern mit niedriger Schwelle wurde die Querschnittsmessung bis hin zu großen Werten der Inelastizität y = Q^2 / sx ≤ 0.9 ausgedehnt. Zur Extraktion der Strukturfunktion FL wurde eine neue Methode angewandt. Diese basiert auf der Messung der Ableitung ∂σ/ ∂ log y bei festem Q^2 und ermöglicht die Bestimmung von FL im Bereich von 3 ≤ Q^2 ≤ 30 GeV^2.

Vom Tagungsleiter auszufüllen

lfd. Nr.

Sitzung

Vortrags-Nr.

Beginn

Ende

danach Pause

Tag

Saal

Datum: 15.03. bis 19.03.1999 Ort: Heidelberg Fachverband: Teilchenphysik Themenkreis: Strukturfunktionen Engl. Titel:

PACS-Nummer:

Beitragsform: Vortrag Anschrift: DESY-Zeuthen Platanenalle6 15738 Zeuthen

Email: eckstein@ifh.de

Ich bin Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Mitgliedsnummer: 960476).