0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.1 3.11 3.12 θ_e Μrad.Ν

Arbitrary units

H1 PRELIMINARY 1995