0

2

4

6

8

10

12

14

0 2 4 6 8 10 12

Q^2 ΜGeV^2Ν b ΜGeV^{-2}Ν

ΛWΓ α 100 GeV ΛWΓ α 14 GeV H1 PRELIMINARY 1995 H1 94 ZEUS

NMC