CROSS CHECKS for Q^2=12 GeV^2

H1 Preliminary data

Standard selection

Double Angle

Electron Only

M_x From Calo Only η_{max} < 3 Only Forward Detectors

No Gap Selection

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

P•F_2^{D(3)} x_I•F_2^{D(3)} β=0.04

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.04

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.04

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.04

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.04

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.04

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.1

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.2

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.2

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.2

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.2

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.2

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.2

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.4

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.65

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.65

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.65

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.65

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.65

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.65

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.9

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.9

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.9

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.9

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

β=0.9

0

0.1

10^{-4} 10^{-2}

Px_I β=0.9