η^*

1/N dE_t/dη^* (GeV)

H1 93 ΛQ^2Γ= 0 GeV^2 ΛQ^2Γ= 520 GeV^2

H1 94 Preliminary ΛQ^2Γ= 3.5 GeV^2 ΛQ^2Γ= 7 GeV^2 ΛQ^2Γ= 30 GeV^2 ΛQ^2Γ= 61 GeV^2

0 1 2 3 4 5 6

-1 0 1 2 3 4 5 6