0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

0 0.2 0.4 0.6 0.8

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

0

0.5

1

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

0

0.5

1

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

0

0.5

1

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2} 0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=0.045 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=0.11 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=0.2 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=0.3 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=0.65 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=0.9 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=1.3 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=2.5 GeV^2

x

F _2(x,Q^2)

Q^2=6.5 GeV^2

H1 SVX 95 H1 96−97 prel.

ZEUS BPT 97 prel.

ZEUS SVX 95

ZEUS 94 E665 ZEUS Regge fit

ZEUS DGLAP fit

ZEUS 1994−97 Preliminary