modified Durham algorithm

10^{-2}

10^{-1}

-5.5 -5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5

log_{10}(y_2)

1/σ_{DIS} dσ/dlog_{10}(y_2)

Q^2 Γ 150 GeV^2

H1 preliminary data ARIADNE LEPTO

NLO LO NLO + hadronization scale uncertainty