H1 CC e^+p

Ρs=320GeV 94-00 combined Preliminary NLO QCD Fit (1-y)^2 xd 0.5 1 1.5 2

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=300 GeV^2 σ^ψ_{CC}

0.5 1 1.5 2

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=500 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=1000 GeV^2 σ^ψ_{CC}

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=2000 GeV^2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=3000 GeV^2

0 0.1 0.2 0.3

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=5000 GeV^2

x σ^ψ_{CC}

0 0.1 0.2 0.3

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=8000 GeV^2

x 0 0.1 0.2 0.3

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=15000 GeV^2

x