W=25 GeV

(x 1)

W=35 GeV

(x 2)

W=45 GeV

(x 4)

W=65 GeV

(x 8)

W=105 GeV

(x 16)

W=135 GeV

(x 32)

W=155 GeV

(x 64)

W=170 GeV

(x 128)

W=190 GeV

(x 256)

W=210 GeV

(x 512)

W=230 GeV

(x 1024)

H1 H1 Radiative (preliminary)

ZEUS BPT

Regge Fit (ZEUS) NLO QCD Fit (H1) Q_{MIN}^2 = 3.5 GeV^2

Q^2 [GeV^2]

F_2