0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.35 GeV^2

Q^2 =

F_2

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

0.85 GeV^2

Q^2 =

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

1.5 GeV^2

Q^2 =

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

2.5 GeV^2

Q^2 =

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

5 GeV^2

Q^2 =

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

12 GeV^2

Q^2 =

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1}

20 GeV^2

Q^2 =

0.5

1

1.5

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} x

H1 Radiative (preliminary) H1 ZEUS BPT

ALLM97 NLO QCD Fit (H1) Q_{MIN}^2 = 3.5 GeV^2