0

0.025

0

0.025

0

0.025

0

0.025

0

0.025

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

x_{IP} F_2^{D(3)}

β=0.01 β=0.04 β=0.1 β=0.2 β=0.4 β=0.7 2.6

Q^2 ΜGeV^2Ν

4.5

7.5

12

x_{IP} 20

H1 FPS (prel.) -0.45 Λ t Λ -0.08 GeV^2 H1 preliminary