-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 η^{jet}

(σ-σ_{Theory})/σ_{Theory}

H1 Data energy scale uncertainty

NLO (1+δ_{hadr.})

photonPDF GRV AFG GSG

H1 preliminary

21 ≤ E_T^{jet} ≤ 75 GeV

0.1 ≤ y ≤ 0.9

Q^2 ≤ 1 GeV^2 incl. k_T algor.