0 200 400 600 800

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

4.4 Γ Q^2 Γ 2 GeV^2

0 500 1000

1500

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

H1

0

100

200

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

10 Γ Q^2 Γ 4.4 GeV^2

0 200 400 600 800

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 20 40 60 80

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

25 Γ Q^2 Γ 10 GeV^2

0 100 200 300

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

0 5 10 15

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

80 Γ Q^2 Γ 25 GeV^2 y 0

50

100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

E_t ^{jet 1,2} Γ 5 GeV E_t Γ 6 GeV

y

4 H1 Preliminary Herwig dir+res_T+res_L

Cascade

Herwig res_T

Herwig dir

0 Λ x_γ Λ 0.75 0.75 Λ x_γ Λ 1