-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

10^{-2} 10^{-1} 1 β f_{IP/p}(x_{IP})^{-1} . d σ_r^D / d ln Q^2

x_{IP}=0.001

H1 Preliminary

β

x_{IP}=0.003

β

x_{IP}=0.01