0 500 1000

1500

10^{-4} 10^{-3}

dσ_π/dx ΜnbΝ

2 Λ Q^2 Λ 4.5 GeV^2 H1 preliminary

DIR + RES, Q^2+ 4p_t^2 CCFM (CASCADE) DIR mod. LO BFKL

0 200 400

10^{-4} 10^{-3}

4.5 Λ Q^2 Λ 15 GeV^2

0 25 50 75 100

10^{-4} 10^{-3}

15 Λ Q^2 Λ 70 GeV^2

x p^*_{T,π} Γ 2.5 GeV

5^o Λ θ_π Λ 25^o