H1 Preliminary Multi-electron Analysis

0 10 20 30

0 100

2e

θ^{e1} (degrees)

Events

0 10 20 30 40

0 100

2e

θ^{e2} (degrees)

Events

0

2

4

0 100

3e

θ^{e1} (degrees)

Events

0 2 4 6

0 100

3e

θ^{e2} (degrees)

Events

0

5

10

0 100

3e

H1 Data 115 pb^{-1} GRAPE NC-DIS+Compton

θ^{e3} (degrees)

Events