\documentclass[12pt]{article}   

\newlength{\dinwidth}
\newlength{\dinmargin}
\setlength{\dinwidth}{21.0cm}
\textheight23.5cm \textwidth16.0cm
\setlength{\dinmargin}{\dinwidth}
\setlength{\unitlength}{1mm}
\addtolength{\dinmargin}{-\textwidth}
\setlength{\dinmargin}{0.5\dinmargin}
\oddsidemargin -1.0in
\addtolength{\oddsidemargin}{\dinmargin}
\setlength{\evensidemargin}{\oddsidemargin}
\setlength{\marginparwidth}{0.9\dinmargin}
\marginparsep 8pt \marginparpush 5pt
\topmargin -42pt
\headheight 12pt
\headsep 30pt \footskip 24pt
\parskip 3mm plus 2mm minus 2mm
\bf
\begin{document}

\bf
%\large
\pagestyle{empty}

\begin{center}

  \begin{tabular}{|c|c|c||c|c|} 
\multicolumn{2}{l}{\Large \bf  H1 Preliminary $115$~pb$^{-1}$} &
\multicolumn{3}{r}{\Large \bf  Multi-electron Analysis} \\ [0.2cm] \hline
   Selection   & DATA  &  SM &  GRAPE &  NC-DIS + Compton \\ \hline \hline
 Visible 2e   $M(12)>100$ &     3 &  $ 0.25\pm  0.05$ &  $ 0.21\pm  0.04$ &  $ 0.04\pm  0.03$ \\
 Visible 3e   $M(12)>100$ &     3 &  $ 0.23\pm  0.04$ &  $ 0.23\pm  0.04$ &  $ 0.00\pm  0.00$ \\
% Visible 2e   $M(12)>100$ &     3 &  $ 0.25\pm  0.05$ &  $ 0.21\pm  0.04$ &  $ 0.04\pm  0.03$ \\
% Visible 3e   $M(12)>100$ &     3 &  $ 0.23\pm  0.04$ &  $ 0.23\pm  0.04$ &  $ 0.00\pm  0.00$ \\
%   Selection   & DATA  &  SM &  GRAPE &  NC-DIS & Compton \\ \hline \hline
%Visible  2e   $M(12)>100$ &     3 &  $ 0.25\pm  0.05$ &  $ 0.21\pm  0.04$ &  $ 0.04\pm  0.03$ &  $ 0.00\pm  0.00$ \\
%Visible  3e   $M(12)>100$ &     3 &  $ 0.23\pm  0.04$ &  $ 0.23\pm  0.04$ &  $ 0.00\pm  0.00$ &  $ 0.00\pm  0.00$ \\
%   \hline
   \hline
 \end{tabular}

\end{center}

\end{document}