0.1

0.15

0.2

0.25

40 60 80 100 120 140

W_{γp} ΜGeVΝ σ_{ψ(2S)}/σ_{J/ψ}

H1 data

fit W^{Δδ} constant

H�fner et al. Nemchik et al.