10^{-1}

1

10

10^2

60 70 80 90100 200

W_{γp} ΜGeVΝ σ(γp 5 J/ΨY) ΜnbΝ

2 < -t < 5 GeV^2 5 < -t < 10 GeV^2 10 < -t < 30 GeV^2

BFKL LL (fixed α_s) BFKL LL + NL (fixed α_s) DGLAP LL

H1 Prel.