0.2

0.4

-180 0 180

H1 Prel.

ϕ^* Μ ^o Ν

1/σ dσ/dϕ^*

2 < -t < 5 GeV^2

0.2

0.4

-1 0 1

cos θ^*

1/σ dσ/dcos θ^*

0.2

0.4

-180 0 180

ϕ^* Μ ^o Ν

1/σ dσ/dϕ^*

5 < -t < 10 GeV^2

0.2

0.4

-1 0 1

cos θ^*

1/σ dσ/dcos θ^*

0.2 0.4

-180 0 180

ϕ^* Μ ^o Ν

1/σ dσ/dϕ^*

SCHC

10 < -t < 30 GeV^2

0.2 0.4

-1 0 1

cos θ^*

1/σ dσ/dcos θ^*