0 0.02

0.04

0.06

0.08

100 150 200 250

HVQDIS

CASCADE

H1 D* (prelim.)

W ΜGeVΝ dσ(ep5eD*X)/dW Μnb GeV^{-1}Ν

H1 preliminary