Y) ρ→ pγ H1 Preliminary (

* (deg.) ϕ 0 100 200 300

)^{-1} * (deg. ϕ/dσ dσ1/

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

2 1.5 < |t| < 2.2 GeV

* (deg.) ϕ 0 100 200 300

)^{-1}

* (deg. ϕ/dσ dσ1/

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

2 2.2 < |t| < 3.5 GeV

* (deg.) ϕ 0 100 200 300

)^{-1} * (deg. ϕ/dσ dσ1/

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

2 3.5 < |t| < 10.0 GeV

H1 Preliminary Fit SCHC