1

10

10^2

10^{-2} 10^{-1} 1 10

σ(γp → J/ψp) ΜnbΝ

1

10

100

H1 prelim. ZEUS Fit MRT (CTEQ6M)

W_{γp}= 90 GeV H1

0.5

1

1.5

10^{-2} 10^{-1} 1 10

Q^2 ΜGeV^2Ν σ / Fit

0.1 1 10 0.5

1

1.5