3 4 5 6

10^2

b(W_{γp}) ΜGeV^{-2}Ν

〈Q^2〉 = 0.05 GeV^2 H1

3 4 5 6

10^2

W_{γp} ΜGeVΝ b(W_{γp}) ΜGeV^{-2}Ν

50 100 200

H1 prelim. ZEUS 2D-Fit

〈Q^2〉 = 8.9 GeV^2 H1