10

10^2

40 50 60 70 80 90100 200

W_{γp} ΜGeVΝ dσ/dt(γp → J/ψp) Μnb/GeV^2Ν

50 100 200

10

100

〈|t|〉 ΜGeV^2Ν

0.05 0.19

0.64

H1prelim.^{〈Q2〉 = 8.9 GeV2}