)^2

(GeV 2Q 310^410

)_Z(M sα

0.08

0.09 0.1 0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

H1 Preliminary 99-00 )_Z(M sα Theoretical Uncertainty )_Z(M sα Averaged World Average (PDG) 0.0020 ± ) = 0.1187 Z(M sα