x_{IP} x_{IP}σ_r ^{D(3)}

H1 data 97 H1 etamax 99-00 (prelim.) H1 Mx 99-00 (prelim.) ZEUS Mx

H1 Collaboration

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} β=0.20 Q^2=12 GeV^2

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} β=0.20 Q^2=25 GeV^2