* (nb/deg.)

ϕΔd_{Bj} /dx σ^2d

1

10

210 -4 10× < 3 Bj < x -510 × 8 H1 data (prel.) Cascade (A0) Cascade (J2003)

1

0 1 2

* (deg.) ϕΔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

MC/Data