/deg.) 2 *(nb/GeV ϕΔd^2 /dQ σ^2d

-5 10

-4 10

-310 2

< 50 GeV 2 30 < Q

2

-310

0 1 2

* (deg.) ϕΔ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

MC/Data