) [GeV]

+πpM(

1.09 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14

Entries / 1 MeV

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000 H1 prelim. Λ ] < 120 2 [GeV 2 2 < Q