HERA I (Preliminary) CDM Rapgap (dir+res) 1

1.5 Mini Jet Production. Dijet Sample. < 0.7 γx

Toward

(a) H1

1

1.2 > 0.7 γx (b)

1

1.5

Away

(c)

1

1.2 (d)

0.2

0.4

High > MiniJet < N

(e)

0.1

0.2 (f)

20 40 0

0.05

0.1

Low

* (GeV)

T, lj P

(g)

20 40 0

0.02

* (GeV)

T, lj P

(h)