0

1

2

3

10^{-2} 10^{-1} 1 σ^~_{CC} (pb)

Q^2=300 GeV^2

0

1

2

3

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=500 GeV^2

0

1

2

3

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=1000 GeV^2

0

0.5

1

10^{-2} 10^{-1} 1 σ^~_{CC} (pb)

Q^2=2000 GeV^2

0

0.5

1

10^{-2} 10^{-1} 1

Q^2=3000 GeV^2

0

0.5

1

10^{-2} 10^{-1} 1 x

Q^2=5000 GeV^2

0

0.25 0.5

0.75

1

10^{-2} 10^{-1} 1 x σ^~_{CC} (pb)

Q^2=8000 GeV^2

0

0.25 0.5

0.75

1

10^{-2} 10^{-1} 1 x

Q^2=15000 GeV^2

H1 2005 e^−p RH (prel.) H1 2005 e^−p LH (prel.) H1 v_u+a_u+v_d+a_d+PDF fit (prel.), P_e=+37Ψ H1 v_u+a_u+v_d+a_d+PDF fit (prel.), P_e=−27Ψ