/ GeV X T P 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Events

-210

-110

1 10 210 H1 Data (prelim.) All SM Signal

= 20

Data N 3.2 ± = 19.5 SM N

) ^{-1} p, 471 pb ± events at HERA I + II (e

miss T + P τ

X T P

1