)_{IP}(x_{10} log -2.2 -2 -1.8 -1.6 hadr. δ1+

0.5 1 1.5 2 -2.2 -2 -1.8 -1.6

) (pb) IP(x 10 /dlog σd

50

100

150

99-00 e+ Data

H1 HERA

uncertainty correlated

H1 2006 Fit B DPDF ) hadr. δ (1+ × NLO-FR ) hadr. δ (1+ × NLO-KK

H1 PRELIMINARY

0.61 × NLO

> 6.5 GeV

jet2 TE > 7.5 GeV

jet1 TE

)_{IP}(x_{10} log -2.2 -2 -1.8 -1.6

(Data / Theory)

0.5 1

1.5

H1 PRELIMINARY ) hadr. δ (1+ × H1 HERA 99-00 e+ Data / NLO-FR

H1 2006 Fit B

H1 2006 Fit A H1 2007 Fit Jets