Discriminator

0 0.5 1

Events

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

< 6.0 GeV γ T 5.0 < E

H1 HERA2 (prel.)

signal

background

0 Discriminator

0 0.5 1

Events

0 1000

2000

3000

4000

5000

< 6.7 GeV γ T 6.0 < E

0 Discriminator

0 0.5 1

Events

0

1000

2000

3000

H1 preliminary

< 7.5 GeV γ T 6.7 < E

0

Discriminator

0 0.5 1

Events

0 500 1000

1500

2000

2500

< 8.5 GeV γ T 7.5 < E

0 Discriminator

0 0.5 1

Events

0

500

1000

1500

< 10 GeV γ T 8.5 < E

0 Discriminator

0 0.5 1

Events

0 200 400 600 800 1000

1200

1400

< 15 GeV γ T 10 < E

0

< 0.96 and results of fit γη Discriminator for the bin 0.23 <