-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 12 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 15 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 20 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 25 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 35 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 45 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 60 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 90 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 120 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 150 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 200 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 250 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 300 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 400 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 500 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 650 GeV

2Q^2 2Q

-3 10^{-2}10^{-1}10 0.5 1 1.5 2 = 800 GeV

2Q^2 2Q

H1 Preliminary^2

medium & high Q

= 920 GeV pE H1 PDF 2000 920 rσ = 575 GeV pE H1 PDF 2000 575 rσ = 460 GeV pE H1 PDF 2000 460 rσ H1 PDF 2000 2F

y)^2

(x, Q, rσ x

0.5 1 1.5

0.5 1 1.5

0.5 1 1.5

0.5 1 1.5

0.5 1 1.5^{-3}10^{-2}10^{-1}10^{-3}10^{-2}10^{-1}10^{-3}10^{-2}10^{-1}10

-3 10^{-2}10^{-1}10