(D*) [GeV] Tp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[nb/GeV] T eD*X) / dp → (ep σd

-2 10

-1 10

1

10

T →

1

10 H1 data (prel.) HVQDIS (MRST2004FF3nlo) HVQDIS (CTEQ5f3)

H1 Preliminary HERA II

2 < 100 GeV 2 5 < Q 0.02 < y < 0.7 (D*)| < 1.5 η|

< 1.6 GeV c 1.3 < m 2 c + 4m 2 = Q 2 0μ < 2 0μ/_{f,r}μ

0.5 < 0.4 ± (Kartvelishvili) = 3.3 α

D* in DIS

c 2 c 2 2

± α

(D*) [GeV] Tp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R

0.8 1 1.2

R

1

calc tot,vis σ/ data tot,vis σ Theory scaled by